Brad's Girl

Un poco de historia

Por Shay Collins

Copyright 2015 by Shay Collins

Publicado por Shay Collins

Notas : licencia

Este ebook tiene licencia para su uso personal solamente. Este ebook no puede ser re-vendido o regalado a otras personas. Si desea compartir este libro con otra persona, por favor compre una copia adicional para cada destinatario. Si usted está leyendo este libro y no lo compra, o lo adquirió para su uso exclusivo y, a continuación, adquiera una copia para usted. Gracias por respetar el arduo trabajo de este autor.

Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con una persona real, lugar o cosa es puramente incidental y el resultado de la mente creativa de este autor.

Capítulo 1

Tuve la gran suerte de ser Brad's girl. Bradley Jennings fue su nombre. Él era alto y guapo. Extremadamente popular. He sostenido que el codiciado lugar como la chica que tienes que colgar en Brad del brazo. Brad era una preciada posesión. O eso pensé.

Mi nombre es Jennifer Duncan.

Desde el momento en que Brad y conocí, me dijeron que yo no era su tipo.

Quizás yo no estaba.

Yo era lo que se podría llamar corto y shapely. Yo sólo se situó cinco pies tres. Brad se elevaban por encima de mí en casi seis pies de altura.

Yo nunca había tenido miedo de Brad.

Al menos no hasta que la noche.

La primera vez que me golpeó fue después el Varsity juego de fútbol. Nos había latido Cummings, nuestro mayor rival, de 10 a 6. Usted pensaría que Brad habría sido feliz. No, más que felices: super emocionada quizá.

Pero esa noche cambió la manera en que vio a Brad para siempre.

Megan Taylor había arrojado después de una fiesta en su casa. Megan fue conocido por tener partes fuera de este mundo, completo con todo el licor que podría mantenerse. Yo no era un gran bebedor, pero Brad fue. Y él no sólo se emborrachaba. Cuando él bebió, hizo seguro para obtener desperdiciado. Así que cada vez que nos asistiría a una fiesta juntos, me aseguré de conseguir desperdiciado junto con mi hombre.

Y esta noche no fue la excepción.

Megan y yo nunca se habían llevado bien. Ella era totalmente celoso de el hecho de que Brad y yo éramos un elemento. Ella quería ser su compañero de habitación. Yo podría decir que por el camino miraba siempre de él. Ella siempre miró hacia él con los ojos de la lujuria de big blue. Y ella podría lamerse los labios seductoramente siempre estaba cerca. Todo lo que tenía que hacer era caminar a su pasado en el pasillo de la escuela y ella se lamía los grandes labios de Angelina Jolie.

No, Megan no era un amigo mío. Pero ella era un amigo de Brad's, lo que significaba que tenía que ser en nuestro círculo. Y tuve que aprender a tolerar a ella y a todas sus payasadas tontas.

Brad y Megan tenía fecha para un rato, pero que siempre consigue en una lucha sobre algo realmente estúpido y terminaría por romper.

Esta vez, creo Brad quería un cambio de paisaje.

Así que él me eligió a mí.

Brad y yo sólo había sido dating por tres meses y ya estaba planeando nuestra boda. Ambas estábamos mayores en la escuela secundaria. Yo estaba planeando irse a Michigan State para la universidad. Brad estaba indeciso. Había bastantes college reclutadores esperando para añadir a sus listas de él. Tenía todo el mundo a su alcance.

Y llegué a disfrutar en el candelero de todo.

Brad y tuve partied fuertemente durante esa noche. Tenía que haber sido alrededor de las tres de la mañana, cuando se decidió que era hora de que nos deje. Megan parecía decepcionado de que nos íbamos. No me importaba. Mi estómago lastimado y me sentía como en cualquier momento en que me iba a botar.

"Nos vemos más tarde Brad", Megan dijo seductoramente como ella se inclinó sobre la puerta. Brad le dio un abrazo.

"Ser bueno", le dijo él a ella, el roce de su brazo.

Apuesto a que ella nunca se lavan ese brazo.

Brad tiró su brazo alrededor de mi cuello y salimos a su Volkswagen Beetle rojo deportivo. Yo siempre lo molestaban sobre ese coche. Parecía más un tipo de BMW a un chico. Pero, sus padres querían obtener de él un simple, pero fiable, para conducir el coche de ida y vuelta a la escuela. Estimaron que un BMW fue demasiado rápido y que Brad no haría nada excepto crash en algo. Además, el coche era bastante espaciosa.

Yo tenía planes para ser enfermera. Brad tenía su corazón en ir pro, pero sólo en caso de que su "plan" se convertiría en un profesor de historia.

No pude exactamente foto Brad ser maestro de cualquier tipo.

Él me abrió la puerta al paso dentro y cerró detrás de mí. Me abrocha mi cinturón, combatiendo las olas de náusea que estaban corriendo a través de mi cuerpo cada vez Incluso pensé en movimiento.

Brad intervino dentro del coche y cerró la puerta. Sus manos tembló cuando colocó la llave en el encendido.

Él rió.

"Yo no debería estar circulando", bromeó como él arranca el coche y se alejaba del bordillo.

Él tenía razón. No debería haber sido la conducción.

Pero ninguno de nosotros estábamos realmente en la mejor condición para estar detrás del volante.

He descansado mi mano sobre mi frente y deje que el respaldo del asiento.

Brad miró por encima de mí.

"¿Qué tiene de malo?", preguntó, y reposando su mano en mi muslo.

"No me siento bien", le dije, cerrando mis ojos apretados para apagar la luz de la luna. Era tan brillante esta noche.

Más brillante que de costumbre.

Comenzó a frotar mis muslos. Ahora en cualquier otro momento, esto hubiera sentido bien. Pero en este momento, no duelen al ser tocado.

El olor de su piel hizo que mi náusea aún peor.

"Brad, apártese de la carretera", le dije, mi estómago batido, "apártese ahora".

Él miró a mí y se rieron.

"No vas a botar", ha molestado como he cubierto mi boca.

Casi pude saborear el vómito.

"Brad, apártese de la carretera", le dije, esta vez golpeando el interruptor para abrir la puerta.

Se rió de nuevo.

"Si vomitó en mi coche de mierda, voy a slap el infierno fuera de usted", dijo, la materia de factly.

Yo no creía en él. Brad no sería nunca me pegó. Además, él era un bromista.

Puedo sentir que la subida. Si no podíamos tirar más en los próximos dos segundos, Brad's car interior iba a conseguir.

Él se aceleró. Por qué estaba acelerando? ¿Por qué no estaba tirando encima?

"Brad", lloré, mi cabeza racing; estómago batido.

He intentado dejar la ventana hacia abajo, pero ya era demasiado tarde.

Cada onza de cerveza y alcohol que tenia chugged abajo esa noche, todos vinieron en el asiento delantero de Brad's car.

Él swerved inmediatamente al lado de la carretera y parar el motor.

"Usted perra! Esa mierda nunca va a venir!" gritó a mí, abriendo la puerta del lado del conductor y salir.

Yo no sabía lo que iba a hacer. Yo sólo sabía que yo estaba un poco aliviado ahora, pero no mucho.

Y anduvo en torno a mi lado del coche y le ha arrebatado para abrir la puerta.

"Get out!" gritó, yanking en mi brazo como he luchado para aflojar el cinturón.

"Me dijo que obtener el infierno!".

Él no estaba jugando.

Finalmente pude conseguir el cinturón flojo, luego me salieron del coche, en la oscuridad de la noche.

No sabía donde estábamos. Yo sólo sabía que había un montón de árboles y bosques.

Brad miró hacia abajo en el suelo, junta en el montón de basura en su automóvil.

"Por qué tienes que ir y que hacer, Jennifer?".

Yo no sabía qué decir.

"Porque usted no podría tirar más. Le advertí".

Yo podría decirle que Brad estaba enojado, muy enojado.

Él se puso sobre mí, sus puños balled en sus lados.

"Quieres ser un culo inteligente, ¿eh?".

Sacudí mi cabeza.

"No, yo no estaba tratando de ser una cosa inteligente".

"Te vas a limpiar esa mierda", comenzó, tirando en mi camisa.

"¿Qué estás haciendo?" Le pregunté, como él lanzados mi camisa sobre mi cabeza y arrojó al montículo de vomitar.

"Use que rag llamar una camisa limpia y que la basura de mi coche".

Yo estaba furioso.

"¿estás bromeando?" Le pregunté, plegado mis brazos y mirando a él en la incredulidad.

"Usted cree que esto es una broma", le preguntó, tirando de mí por mi cabello, "Yo le mostraré que no estoy jugando".

Antes tuve la oportunidad de decir o hacer nada, mi cara estaba enterrado en el vómito.

Yo quería llorar.

¿Cómo podría Brad hacen esto a mí?

Tomé mi camisa y comenzó a restregarse, siguen combatiendo oleadas de náuseas y lágrimas.

Después de lo que pareció como horas, Brad finalmente permítanme ir arriba.

"Apuesto a la próxima vez va a mover un poco más rápido para obtener la ventana hacia abajo en lugar de vomitó en mi coche. Voy a aprovechar para tener la alfombra un lavado más tarde".

Él los brazos plegados.

"No se aprende su lección?".

Yo no podía creer a mis oídos.

Yo no sabía cómo responder a eso.

Brad fue obviamente fuera de su mente.

Sacudí mi cabeza.

"Sí. Sí, he aprendido la lección".

Él rió. Fue una irritantemente ruidosa, reír histérica.

Juro que nunca había escuchado Brad reír como antes.

Entonces, como si de la nada, él me pegó.

Duro. Justo enfrente de mi cara. Tan duro dejó una roncha.

Inmediatamente me agarró el lado de mi cara y miró hacia él con asombro.

Este era el chico me encantó.

Entonces, ¿por qué habría que permitir que él me golpeó como ese?

Me sentí las lágrimas y en las esquinas de mis ojos.

Se rió de nuevo.

"Entrar en el coche," me dijo como hizo su manera alrededor de al lado del conductor.

Yo no estaba seguro de que yo ni siquiera quería entrar en el coche con él después de eso.

"Get en el maldito coche!" gritó en la parte superior de sus pulmones.

Yo sabía que tenía mejores entrar en el coche.

Una vez dentro, miró a través de mí.

"Mira, lo siento. Sólo tuve una demasiadas bebidas, eso es todo. Nunca voy a atacar de nuevo, Jennifer. I love you".

Por ahora, mi labio inferior temblaba como he intentado arduamente para luchar contra las lágrimas.

"No me perdonen?", preguntó.

Ya sabía yo diría que sí.

Supongo que lo amaba mucho.

La unidad a mi lugar era larga y tranquila.

Yo podía sentir que él glancing más a mí cada tan a menudo.

Quizá estaba comprobando para ver si yo era todavía la respiración.

"Realmente, no me refiero a que le golpeó babe", dijo, me está mirando como si estuviera esperando en mí para decir la más mínima cosita fuera de línea.

"Yo sé", me las arreglé para susurro, aún conmocionada por la cosa entera.

"No se lo digas a nadie acerca de esto, especialmente no que curioso, hermana de la suya".

Él estaba hablando de mi hermana mayor Jamie.

Jamie odiado Brad's agallas.

Ella era un segundo en la universidad, estudiando premédica.

Pablo fue la niña de mi ojo de papá y mamá.

Supongo que es por eso que pasé mucho tiempo con Brad.

Se había vuelto más que el amor de mi vida, él era el hombre de mi vida.

Mi mamá trabaja a tiempo completo como enfermera pediátrica en Stone Brook Medical Center. Mi papá era un profesor de biología en la Universidad de Brentwood.

Ambos pasaron largas horas de distancia el uno del otro y lejos de mí.

Yo bastante hizo lo que quería hacer, siempre quise hacerlo.

Brad ha pasado muchas noches en mi cama porque de ese hecho.

Asentí mi cabeza.

"No voy a decir nada Brad, prometo".

Él sonrió.

Me encantó la sonrisa de Brad.

"Bueno. Porque si no, la próxima vez, no voy a ser tan amable".

Esas palabras envió escalofríos abajo de mi espina dorsal.

La próxima vez?

No me parece posible.

Pero yo estaba equivocado.

Capítulo 2

Ese fin de semana fue largo. Yo no llamar o ver a Brad. Pero él tocó mi teléfono. Me llamó al menos un centenar de veces, y me ha enviado más de 59 mensajes de texto. No pude ponerme a hablar con él después de que se había permitido que su mano para el moretón de mi cara.

Pasé la mayor parte de mi Sábado en mi habitación con mis auriculares, escuchando canciones tristes. Y unas cuantas canciones rap. Yo no estaba de buen humor a todos.

Por último, decidí salir a dar una vuelta un sábado por la noche.

Yo no tenía idea de que estaba siendo seguido.

Me llevó a la choza de la Hamburguesa para comer una hamburguesa y unas patatas fritas. Yo sabía que mi amigo Cindy estaba trabajando esa noche, y que ella estaría Hook mí con un descuento.

Como salí de mi coche, tuve este inquietante sentimiento; como si alguien me estaba viendo.

Me abrazó a mí apretado, teniendo un rápido una vez más de la zona de aparcamiento que yo rápidamente corrió hacia el restaurante.

Yo estaba feliz de ver a Cindy en el trabajo. Ella siempre parecía tan feliz a don su uniforme naranja y rojo. Yo estaba feliz de que Cindy tenía un puesto de trabajo. No todos fueron tan afortunados como yo.

Ella sonrió cuando ella me vio.

"Hey Jen, What's up?" Ella saludaba con una sonrisa, "¿dónde está Brad"?

Gracioso que pediría que.

Brad y yo estábamos siempre juntos. Éramos prácticamente inseparables. Así, era evidente que la gente se pregunte dónde estaba cuando estábamos separados.

"Él está en casa. Hemos decidido hacer algo diferente esta noche", me mintió. No quise decirle a Cindy La fea verdad.

"Oh, bueno, qué ya comer? Es sobre mí"

Me sonrió.

"Voy a tomar una hamburguesa combo".

Observé como Cindy mi pedido todo el tiempo sigue teniendo la sensación que yo estaba siendo observado.

Recibí mi orden y mi camino de vuelta fuera.

Casi me desmayo por lo que he visto.

Pintado con spray en mi coche en grandes letras negras fueron las palabras: Yo te mata!

Dejé mi mochila de alimentos.

Mi bebida cayó al suelo.

Yo quería un desmayo.

Pero ¿quién va a hacer esto?

No tengo que pensar. Yo ya sabía.

Brad.

Capítulo 3

Me las arreglé para conseguir las palabras apagado antes de mis padres los vieron. Mi hermana sería esa semana de colegio y no quería darle ningún combustible a utilizar para odiar a Brad. He mantenido ese incidente para mí.

En la escuela que el lunes, vi a Brad en el pasillo. Él estaba de pie en su locker, metida en lo que parecía una profunda conversación con Megan. Ella era revoloteo un mechón de su largo pelo rubio miel, mirando hacia él con esos ojos.

¿Qué se estaba hablando?

Me detuve en mi armario para coger mi libro de matemáticas, aún manteniendo mis ojos En Brad y Megan.

"Entonces, si usted va a venir después de la escuela?" preguntó, trazando su brazo con su dedo índice.

"Sí, yo no puedo esperar".

Megan se sonrojó.

"Yo tampoco. He estado esperando con ansias este día para siempre".

Yo estaba muy emocionado. ¿Por qué se le va a su casa?

Me chocaron mi armario cerrada y seguí mi camino a ellos.

Brad gira a mirar a mí.

"Hey babe", saludó con una traviesa sonrisa.

Megan gira a mírame, fruncir el ceño.

"Te veré después, Brad," dijo ella, sigue centrando sus ojos en mí.

Brad ondeado.

Yo puse mis manos en mis caderas.

"cuál era que todo alrededor, Brad?".

"Nada. ¿Porqué no devuelva ninguno de mis llamadas o textos durante el fin de semana?".

Sacudí mi cabeza.

"Ya sabes por qué, Brad. ¿olvidaste que tienes al lado de mi cara en la parte posterior de su mano?".

Él rió.

"Yo no le pegó ese disco, Jen. Detener exagerando".

"Por lo tanto, te vas a dormir con Megan para volver a mí para no hablar con usted?".

Brad frunció el ceño.

"Si se me acusa de hacer trampa?".

"estoy haciéndole una pregunta. ¿Tiene usted una respuesta?".

En ese momento, observé como Brad se aseguran de que nadie estaba mirando a nosotros, y luego se dirigió a mi cara. Él me agarró por mi cuello.

Sus manos estaban tan apretado, pensé que iba a matarme allí mismo.

"Sí, me voy a dormir con Megan, y toda vez que estaré pensando en ti. No trate nunca de mí!".

Me miró a los ojos.

Esos hermosos ojos grises una vez me encantaba mirar se veía tan mal para mí en este momento.

"Let Me Go", Brad, lloré tan su puño apretado en mi cuello.

Él apretó un poco más difícil.

"Voy a matarte, Jennifer. ¿Sabía usted? Voy a matar!", dijo, justo antes de que aflojó su agarre.

Entonces, como no había ocurrido nada en absoluto, él cepilla hacia abajo la parte delantera de su camisa de polo y sonrió.

"Le llamo a mi regreso de Megan. Y había que responder mejor a tu maldito teléfono!"

No pude hacer nada sino estar allí, viendo como que se encaminó por el pasillo con tanta autoridad.

Yo sabía que la gente vio lo que acababa de hacer.

Pero a nadie le importaba.

Fue Brad.

Bradley Jennings.

¿Qué tal si me mataba?

Más tarde ese día, esperé a mi celular para anillo mientras yo luchaba para hacer mi tarea de composición en inglés. El inglés ha sido siempre mi más sujetos, pero que hoy parece tan difícil de conseguir mis deberes cumplidos.

Todo lo que tuve que hacer fue escribir un relato personal de tres páginas.

Mi mente estaba en Brad y estar seguro de no perder su llamada.

Por último, a las siete y media, mi teléfono sonó.

Miré en el caller ID. No fue Brad. Fue mi hermana Jamie.

He contestado a regañadientes.

"Hey sis", le dije, tratando de sonar optimista.

Pablo no estaba comprando.

"¿Qué tiene de malo? Suena triste?".

"Nada. Esperando a Brad a llamada".

Escuché su gruñido. Ella no podía soportar Brad.

"¿Por qué estás sentado esperando que idiota para llamar? Hay algo acerca de él no me gusta Jen".

Sacudí mi cabeza.

"Yo sé, el sis. Pero me encanta. Es un hombre muy agradable para mí".

"Yo estaba llamando para decirle que yo no sea venir esta semana después de todo. Me invitaron a esta sesión de networking para los alumnos de premédica. Solo se ofrece una vez al año y no quería perder. Yo espero que usted pueda entender".

Yo suspiró. Se suponía que el sonido como yo estaba triste, pero en realidad, yo estaba un poco aliviado.

"Eso está bien. ¿Vas a decirle a mamá y papá o no me quieres decirles?".

"les enviaré textos," hizo una pausa por un momento y luego dijo, "¿Estás seguro de que nada malo?".

"Estoy seguro de que Pablo. Escuchar, divertirse en su evento. Te veré".

"Okay. Llámame si necesitas hablar".

La verdad es, yo no quería hablar. Pero tengo miedo de que si me dice algo equivocado, Jamie obtendría malestar y decirles a mis padres y les prohibiría a mí ver a Brad.

Me encantó Brad.

Me había quedado dormido. Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando mi teléfono sonó.

Fue Brad.

"No me despierto usted?", preguntó.

Sonaba tan dulce. Tan inocente.

"Sí, yo estaba dormido. Has sido más a Megan todo este tiempo?".

Hubo una ligera pausa.

"No, me dejó su lugar hace unas horas. Tuve que ir algún lugar para borrar de mi cabeza".

Yo no sé si debería haber sido feliz o triste, o enojado. Supongo que era demasiado feliz para finalmente escuchar su voz.

"Escuche, Jennifer, te amo con todo mi corazón. Yo nunca haría nada para lastimarla. Me fui a casa para conseguir Megan equipado para mi tux para el homecoming dance".

Me sentí aliviado. Yo estaba tan feliz de que Brad me amó lo suficiente para no engañar a mí con Megan.

"Brad. Te amo, demasiado. Sólo deseo que podríamos volver a las cosas de la manera que solían ser".

Yo podría decirle que me había golpeado un nervio debido a que la línea se ha quedado en silencio de nuevo.

"Escuche, prometo que haré a usted. Nunca voy a poner mis manos sobre usted de nuevo".

Yo creía esas palabras.

Demasiado malo que eran todas mentiras.

Capítulo 4

La escuela estaba de vacaciones de Navidad. Me encantó el tiempo de Navidad. Realmente me encantó el último minuto ventas y envolver los regalos para mi familia y amigos.

Mi papá trajo un blanco árbol de Navidad de este año y mi hermana y yo decorado.

Hemos colgado afuera, luces e incluso decorados los arbustos en frente de nuestra casa.

Me encantó la Navidad.

Brad y yo había ido a hacer compras para los regalos que íbamos a Exchange.

Era la víspera de Navidad. Hasta ahora, en los dos últimos meses, Brad había mantenido su promesa de no golpear ni me amenazan de nuevo.

Las tiendas en el centro comercial iban a cerrar más temprano de lo habitual hoy en día, pero no podía decirlo porque estaba tan lleno de gente.

Fuimos a Norman joyeros.

Yo no tenía ni idea de por qué Brad estaba tomando conmigo allí.

Brad era mucho más dulce que de costumbre ese día. Él sostuvo mi mano mucho. Besó mi frente. Él era tan dulce.

Un poco demasiado dulce.

Dentro de la joyería, Brad pausada en el anillo contador. Hubo tantos hermosos anillos de oro y plata para elegir.

"Puedo ayudarle?" Un joven vendedor preguntó como ella hizo su manera a través de nosotros.

"Sí, estoy buscando un anillo de compromiso".

Mis ojos se encendieron.

Brad y yo estábamos realmente va a casarse.

Él hizo realmente me aman.

La señorita estaba feliz de mostrarle cada anillo que él le pregunta a ver.

Entonces, él encontró una.

Un precioso anillo de oro con un diamante de corte princesa.

Brad gastó unos 700 dólares en el anillo, entonces se volvió a mirar a mí.

"Un regalo de Navidad temprano," dijo, tomando mi mano en la suya.

"Jennifer, I love you. ¿Quieres casarte conmigo?"

Me sentí las lágrimas y en las esquinas de mis ojos.

Mi mano voló por encima de mi boca.

"Sí," yo respiraba, lanzando mis brazos alrededor del cuello de Brad, "Sí, quiero casarme contigo!".

Yo estaba en Cloud Nine. Aquí yo estaba comprometida con el hombre de mis sueños.

Esa noche, decidí quedarme en Brad's.

Honestamente, yo sólo quería darle personalmente las gracias por mi regalo de Navidad anticipado.

Mis padres podrían preocuparse menos donde yo estaba.

Estaban en la fiesta anual de Navidad en el hospital donde mi mamá trabajaba.

Mi hermana pasó la noche en un amigo.

Por supuesto, yo estaba con Brad.

Nos sentamos en la sala de estar de sus padres, bebiendo chocolate caliente delante del fuego.

Como he planteado mi taza a mi boca, yo no podría ayudar sino mirar fijamente mi anillo.

Yo iba a ser la Sra. Bradley Jennings. Yo no podía esperar hasta que inició la escuela de espalda para que yo pudiera rozar el hecho de que Brad y yo se casaban en la cara de Megan.

Yo estaba seguro de ser la envidia de cada chica en la escuela.

Especialmente Megan.

"Por lo tanto, cuando vamos a fijar una fecha?" le pregunté.

Brad tomó mi mano, lo abrazó y lo besó.

"No hay necesidad de correr. Yo sé que ha de ser después de graduarse."

"Está bien, puedo vivir con eso", me dijo, mirando a los ojos.

"No me miren como eso," dijo él, golpeando mi mano en el suelo.

No sabía lo que había hecho mal. Todo lo que yo había hecho era mirarlo.

"Lo siento", me dijo, trazando su mejilla con mis dedos.

"No me toques", ha roto. Entonces, él me miró con esos ojos. Esos ojos que me daban miedo.

Yo sabía que debería haber dejado después de eso, pero decidí quedarme.

"Voy a ir a acostarse," dijo, fruncir el ceño.

¿Cómo podría él sólo cambiar igual que con un parpadeo del ojo?

Yo le siguieron. Necesitaba saber qué estaba mal.

"Brad, nena, ¿qué tiene de malo?".

Él orientado hacia mí. Sus ojos quemados en mina.

"Mire, Jen, Megan está embarazada".

Mi rostro caído.

"Cómo podría ella estar embarazada? Pensé que dijo que los dos de usted no duermen juntos".

Brad sacudió la cabeza.

"Me mintió, Jennifer, está bien. Megan va a tener a mi bebé".

Yo no sabía qué hacer, pero sabía que en este mismo momento, yo no podía aguantar a mirar a Brad.

Me volví a salir.

Yo ya sabía que sería más fácil dejar de decir que de hacer.

"¿A dónde vas?", preguntó, arrebatando conmigo por la muñeca.

"Yo no voy a permanecer aquí, Brad. Me voy a casa".

"No no eres!", me gritó recogida por la cintura y me arrojaron sobre su hombro.

Me corto y esbelta, por lo que este no fue un problema para él.

Me llevó a su habitación y me de golpe en la cama.

Yo creía que iba a violar a mí. Pero él no lo hizo. En su lugar, él se levantó por encima de mí. Él era tan difícil respirar, me asustó. Era como un monstruo.

"Brad, ¿qué hice?", me preguntó, mientras caminaba a su aparador. Sacó a abrir el cajón y sacar algo. Parecía como un cuchillo.

He intentado mover, pero no pude. Yo estaba congelada.

Volvió a la cama.

"Estoy harto de vosotros, Jennifer. Usted ha sido nada más que problemas desde el día que nos conocimos! Siempre he amado a Megan. La única razón por la que jamás me había hablado era hacerla celoso".

No me podía creer lo que estaba escuchando. Por qué no se acaba de volver a Megan entonces, en lugar de hablar de mí en primer lugar?

Sacudí mi cabeza.

"No entiendo a Brad. Por qué no puedo ir a casa, y puede volver a Megan. No voy a decir nada".

Brad comenzó a golpe de mi cabello.

Él siempre decía que yo tenía el pelo más suave.

Me encantó mi cabello.

"Yo no significa que al igual que Jennifer," dijo Brad como besó mis labios, "Te amo demasiado. Es sólo que, Megan y yo pertenecemos juntos".

Todo lo que quería hacer era ir a inicio

Brad sonrió a mí, justo antes de que él me lanzados por el cabello.

Yo no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría alguien decir que te amo con su boca, pero deje que sus acciones dicen algo totalmente diferente?

Cerré los ojos.

Yo ya sabía lo que iba a suceder a mí.

Recuerdo mirando hacia arriba en el techo encima de la cama que me había pasado tantas noches mirando desde Brad y yo habíamos conseguido juntos.

Era un techo blanco con motas de oro poco bailando en ella.

Brad rastreado mi mejilla con su pulgar.

"eres tan bella Jen", dijo.

Él siempre me dijo que tenía.

Yo había oído decir que mucho en mi día. Mi mamá siempre me dijo que yo tenía los más hermosos ojos marrones. Mi papá dijo que yo tenía una hermosa tez cremosa. Brad me dijo que tenía la piel suave del bebé.

Recuerdo Brad sonriendo ante mí una vez más.

Y lo que sucedió a continuación fue algo bien fuera de la escena de una película.

Capítulo 5

Me aferró el receptor telefónico entre mis delgados dedos, mirando fearfully alrededor de la habitación oscura como esperé desesperadamente para un operador, para nadie, en contestar mi llamada. Mi rostro había sido desfigurado con horribles moretones. Mis dedos de Bled. Mis labios temblaba. Mi labio inferior sangraba de un corte. Mis ojos estaban hinchados. Mis palmas se había hendidura por la hoja de un cuchillo de carnicero.

Yo podía oír unos pasos subiendo detrás de mí en el pasillo. Yo esperaba que alguien de prisa y la respuesta que yo necesitaba alguien para descolgar el teléfono y salvarme.

Empecé a pánico. Mi respiración se había convertido en baja y whispery.

Yo estaba agachado en una esquina en la cocina, debajo del teléfono.

"Hola. El departamento de policía de New Castle Beach", una voz femenina respondió finalmente mientras el sonido de teléfonos sonando voces sorda, máquinas de escribir y jugó en el trasfondo.

"me ayude! Ayúdame!" Le expliqué, intentando mantener mi voz baja.

"calmar", señaló el operador.

"No puedo!" Yo insistía: "Mi novio está intentando matarme!".

"calmar", el operador repite, esta vez en una forma más suave voz. "Dónde estás?" Ella susurró.

"2806 Silver Lake Drive. Por favor, date prisa".

"Ma'am, tienes que mantener la calma.", señaló el operador, alza su voz para algo como un áspero susurro. "Estoy enviando una unidad ahora, pero vas a tener que permanecer en la línea".

De repente, la casa creció en silencio. A continuación, se cortó la línea.

"Hola!" Me susurró, mi voz llena de temor, "Hello!" Pero no hubo respuesta. Sólo el silencio. Profundo, silencio ensordecedor llenó el aire.

Que cuando me sentía el frío plomo pulse hacia arriba contra el lateral de mi cabeza.

Lentamente, me dirigí mi cara a echar un vistazo a mi perseguidor.

De Brad.

"¡No!", me gritó, el receptor cayendo de mis manos.

Brad se arrodilló junto a mí, su dedo índice se mantuvo cerca de sus labios, como si fuera a shush conmigo.

Yo podía sentir el calor de lágrimas en mis ojos como él mueve su mano a mi cabeza de golpe mi pelo.

"Me gusta mucho, Jenny. Realmente odio que tenía que venir a este", le susurró en una voz tan suave. Tan angelical.

"¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Le pregunté, su dedo suavemente sobre el gatillo.

"Porque", comenzó, Lentamente apretar el gatillo.

Cerré los ojos. Yo podía sentir la presión de la pistola en el lado de mi cabeza.

Él sentía apretar el gatillo de vuelta.

La bala salió volando.

Se sentía como que había sido golpeado por un rayo.

Me volví a mirar en él una vez más antes de que cerré los ojos.

No me podía creer que había llegado a esto.

Yo no estaba preparado para morir todavía. Yo tenía tanto que todavía tenía que hacer.

Pero, ya era demasiado tarde.

Yo estaba muerto. El muchacho me había caído tan duramente, había matado a mí.

"Yo no te amo", terminó como él miró a mí tenía pacíficamente en el suelo.

"He amado hasta la muerte".

Epílogo

Brad estaba allí en mi funeral como si él no había hecho nada malo. Vestía un traje negro y una corbata realmente agradable.

Tomé esa corbata.

Megan fue allí en su brazo, llorando como si ella realmente se preocupaba por mí.

Pensé que Brad me amó.

El Amor no duele. El amor no es un triste o cosa asustadiza.

Y el amor no mata.

Tuve que aprender de la forma difícil.

Es demasiado tarde para cambiar ahora.

Quizá algún día alguien descubra que Brad me mató.

Antes de que él tiene una oportunidad para hacer lo mismo a alguien más.

A todos los 'Brad's Girls', consiga ayuda.

Antes de que sea demasiado tarde.

###